九洲国际官网

中文

  • English

  • fran?ais

  • Deutsch

  • русский

  • ???

  • 中文

CA382 200℃ 高温液体钽电容器 ,,,,,,,,全钽外壳

CA382 200℃ 高温液体钽电容器 ,,,,,,,,全钽外壳 ,,,,,,,,气密封 ,,,,,,,,带入口高温绝缘套管 。。。 。。。。。

  • 品牌:

    GTCAP

  • 天生地点:

    上海

  • 产品型号:

    CA382

  • 额定容量:

    1.7μF~120μF

  • 额定电压:

    6V~125V

  • 产品特点:

    全钽外壳 ,,,,,,,,可靠性高 ,,,,,,,,低泄电流 ,,,,,,,,事情情形温度-55℃~+200℃

  • 起订数目:

    10pcs

  • 支付方法:

    现款现货

  • 颜色:

    黄色

  • 交付周期:

    30天

  • 原产地:

    中国
产品详情

CA382 高温液体钽电容器 
全钽外壳 ,,,,,,,,事情情形温度 -55+200


(气密封)



简介和特点

● CA382系列高温钽电容器 ,,,,,,,,全钽外壳 ,,,,,,,,气密封 ,,,,,,,,带入口高温绝缘套管; ;;;;
● 有正负极性 ,,,,,,,,轴向引出 ,,,,,,,,低泄电流 ,,,,,,,,高可靠性 ,,,,,,,,寿命长; ;;;;
● 耐反向电压能力:3V 
● 耐高纹波电流 ,,,,,,,,可在高温情形200℃下使用; ;;;;
● 普遍应用于石油钻井 ,,,,,,,,石油 ,,,,,,,,自然气勘探装备 ,,,,,,,,航空航天 ,,,,,,,,卫星 ,,,,,,,,军事装备等直流和脉冲电路中 。。。 。。。。。
● 执行标准:Q/RTO.464.199-2014

主要手艺性能

● 使用温度规模: -55℃~+200℃(>85℃ 时 ,,,,,,,,施加降额电压);
● 贮存温度规模:-62℃~+130℃
● 容量公差:K=±10% ,M=±20%,-10%~+30%,-20%~+50%

订购要领

(九洲国际官网型号:GTCA382 476 M 050 T2)

GT

CA382

476

M

050

T2

品牌

型号

标称容量

容量公差

额定电压

尺寸代码

GTCAP

高温液体钽电容器

476: 47X106(pF)

第一位和第二位数字为有用数字 ,,,,,,,,第三位数为指数 ,,,,,,,,在有用数字后面加0的个数

K=±10%
 M=±20%

6V=006
8V=008
10V=010

100V=100
125V=125

详见规格书

 1





留言
若是您对九洲国际官网产品感兴趣 ,,,,,,,,想相识更多详情 ,,,,,,,,请在这里留言 ,,,,,,,,我们会尽快回复您 。。。 。。。。。
相关产品
石油钻井高温钽电容器 石油钻井用 CA53D 200℃ 高温液体钽电容器

石油钻井用 CA53D 200℃ 高温液体钽电容器

CA53D 200℃ 高温液体钽电容器高温特征优良 ,,,,,,,,可在情形温度200 ℃下使用 ,,,,,,,,适合石油钻井 ,,,,,,,,勘探装备等高温装备的直流和脉冲电路中使用 。。。 。。。。。
高温钽电容器工厂 GTCAP 专业定制 CA53 200℃高温钽电容器 直流和脉冲电路

GTCAP 专业定制 CA53 200℃高温钽电容器 直流和脉冲电路

CA53 200℃高温钽电容器高温特征优良 ,,,,,,,,可在情形温度200 ℃下使用 ,,,,,,,,适合石油钻井 ,,,,,,,,勘探装备等高温装备的直流和脉冲电路中使用 。。。 。。。。。
200℃ 高温液体钽电容器 CA58A -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器

CA58A -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器

CA58A -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器全钽外壳 ,,,,,,,,气密封 ,,,,,,,,带入口高温套管 。。。 。。。。。普遍应用于石油钻井 ,,,,,,,,石油 ,,,,,,,,自然气勘探装备 ,,,,,,,,航空航天 ,,,,,,,,卫星 ,,,,,,,,军事装备等直流和脉冲电路中 。。。 。。。。。
高温钽电容 CA58B -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器 ,,,,,,,,全钽外壳

CA58B -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器 ,,,,,,,,全钽外壳

CA58B -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器 ,,,,,,,,全钽外壳 ,,,,,,,,普遍应用于石油钻井 ,,,,,,,,石油 ,,,,,,,,自然气勘探装备 ,,,,,,,,航空航天 ,,,,,,,,卫星 ,,,,,,,,等直流和脉冲电路中
高温钽电容 CA501S 155℃ 高温钽电容器

CA501S 155℃ 高温钽电容器

CA501S 155℃ 高温钽电容器 金属外壳 ,,,,,,,,半密封 ,,,,,,,,轴向引出 ,,,,,,,,带高温套管 ,,,,,,,,电性能稳固 ,,,,,,,,有正负极性 ,,,,,,,,寿命长 ,,,,,,,,低消耗 ,,,,,,,,低泄电流 ,,,,,,,,高温特征优良 ,,,,,,,,可在情形温度155 ℃下使用
高温液体钽电容生产厂家 CA501 175℃ 高温液体钽电容器 生产厂家定制

CA501 175℃ 高温液体钽电容器 生产厂家定制

CA501 175℃ 高温液体钽电容器 ,,,,,,,,高温特征优良 ,,,,,,,,适合石油钻井 ,,,,,,,,勘探等高温作业的装备使用 。。。 。。。。。
留言 接待来到 GTCAP
若是您对九洲国际官网产品感兴趣 ,,,,,,,,想相识更多详情 ,,,,,,,,请在这里留言 ,,,,,,,,我们会尽快回复您 。。。 。。。。。

首页

产品

关于

联系九洲国际官网
【网站地图】