九洲国际官网

中文

  • English

  • fran?ais

  • Deutsch

  • русский

  • ???

  • 中文

CA382 200℃ 高温液体钽电容器, ,,,,, ,,全钽外壳

CA382 200℃ 高温液体钽电容器, ,,,,, ,,全钽外壳, ,,,,, ,,气密封, ,,,,, ,,带入口高温绝缘套管。。。 。。。

  • 品牌:

    GTCAP

  • 天生地点:

    上海

  • 产品型号:

    CA382

  • 额定容量:

    1.7μF~120μF

  • 额定电压:

    6V~125V

  • 产品特点:

    全钽外壳, ,,,,, ,,可靠性高, ,,,,, ,,低泄电流, ,,,,, ,,事情情形温度-55℃~+200℃

  • 起订数目:

    10pcs

  • 支付方法:

    现款现货

  • 颜色:

    黄色

  • 交付周期:

    30天

  • 原产地:

    中国
产品详情

CA382 高温液体钽电容器 
全钽外壳, ,,,,, ,,事情情形温度 -55+200


(气密封)



简介和特点

● CA382系列高温钽电容器, ,,,,, ,,全钽外壳, ,,,,, ,,气密封, ,,,,, ,,带入口高温绝缘套管;;;;;;
● 有正负极性, ,,,,, ,,轴向引出, ,,,,, ,,低泄电流, ,,,,, ,,高可靠性, ,,,,, ,,寿命长;;;;;;
● 耐反向电压能力:3V 
● 耐高纹波电流, ,,,,, ,,可在高温情形200℃下使用;;;;;;
● 普遍应用于石油钻井, ,,,,, ,,石油, ,,,,, ,,自然气勘探装备, ,,,,, ,,航空航天, ,,,,, ,,卫星, ,,,,, ,,军事装备等直流和脉冲电路中。。。 。。。
● 执行标准:Q/RTO.464.199-2014

主要手艺性能

● 使用温度规模: -55℃~+200℃(>85℃ 时, ,,,,, ,,施加降额电压);
● 贮存温度规模:-62℃~+130℃
● 容量公差:K=±10% ,M=±20%,-10%~+30%,-20%~+50%

订购要领

(九洲国际官网型号:GTCA382 476 M 050 T2)

GT

CA382

476

M

050

T2

品牌

型号

标称容量

容量公差

额定电压

尺寸代码

GTCAP

高温液体钽电容器

476: 47X106(pF)

第一位和第二位数字为有用数字, ,,,,, ,,第三位数为指数, ,,,,, ,,在有用数字后面加0的个数

K=±10%
 M=±20%

6V=006
8V=008
10V=010

100V=100
125V=125

详见规格书

 1





留言
若是您对九洲国际官网产品感兴趣, ,,,,, ,,想相识更多详情, ,,,,, ,,请在这里留言, ,,,,, ,,我们会尽快回复您。。。 。。。
相关产品
石油钻井高温钽电容器 石油钻井用 CA53D 200℃ 高温液体钽电容器

石油钻井用 CA53D 200℃ 高温液体钽电容器

CA53D 200℃ 高温液体钽电容器高温特征优良, ,,,,, ,,可在情形温度200 ℃下使用, ,,,,, ,,适合石油钻井, ,,,,, ,,勘探装备等高温装备的直流和脉冲电路中使用。。。 。。。
高温钽电容器工厂 GTCAP 专业定制 CA53 200℃高温钽电容器 直流和脉冲电路

GTCAP 专业定制 CA53 200℃高温钽电容器 直流和脉冲电路

CA53 200℃高温钽电容器高温特征优良, ,,,,, ,,可在情形温度200 ℃下使用, ,,,,, ,,适合石油钻井, ,,,,, ,,勘探装备等高温装备的直流和脉冲电路中使用。。。 。。。
200℃ 高温液体钽电容器 CA58A -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器

CA58A -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器

CA58A -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器全钽外壳, ,,,,, ,,气密封, ,,,,, ,,带入口高温套管。。。 。。。普遍应用于石油钻井, ,,,,, ,,石油, ,,,,, ,,自然气勘探装备, ,,,,, ,,航空航天, ,,,,, ,,卫星, ,,,,, ,,军事装备等直流和脉冲电路中。。。 。。。
高温钽电容 CA58B -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器, ,,,,, ,,全钽外壳

CA58B -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器, ,,,,, ,,全钽外壳

CA58B -55℃~+200℃ 高温液体钽电容器, ,,,,, ,,全钽外壳, ,,,,, ,,普遍应用于石油钻井, ,,,,, ,,石油, ,,,,, ,,自然气勘探装备, ,,,,, ,,航空航天, ,,,,, ,,卫星, ,,,,, ,,等直流和脉冲电路中
高温钽电容 CA501S 155℃ 高温钽电容器

CA501S 155℃ 高温钽电容器

CA501S 155℃ 高温钽电容器 金属外壳, ,,,,, ,,半密封, ,,,,, ,,轴向引出, ,,,,, ,,带高温套管, ,,,,, ,,电性能稳固, ,,,,, ,,有正负极性, ,,,,, ,,寿命长, ,,,,, ,,低消耗, ,,,,, ,,低泄电流, ,,,,, ,,高温特征优良, ,,,,, ,,可在情形温度155 ℃下使用
高温液体钽电容生产厂家 CA501 175℃ 高温液体钽电容器 生产厂家定制

CA501 175℃ 高温液体钽电容器 生产厂家定制

CA501 175℃ 高温液体钽电容器, ,,,,, ,,高温特征优良, ,,,,, ,,适合石油钻井, ,,,,, ,,勘探等高温作业的装备使用。。。 。。。
留言 接待来到 GTCAP
若是您对九洲国际官网产品感兴趣, ,,,,, ,,想相识更多详情, ,,,,, ,,请在这里留言, ,,,,, ,,我们会尽快回复您。。。 。。。

首页

产品

关于

联系九洲国际官网
【网站地图】