九洲国际官网

中文

  • English

  • fran?ais

  • Deutsch

  • русский

  • ???

  • 中文

GTCAP CAK39H 液体钽电容器,,,, ,,,,高可靠性

CAK39H 液体钽电容器,,,, ,,,,高可靠性,,,, ,,,,零缺陷,,,, ,,,,高品质。。。。。。。。普遍应用于 宇航,,,, ,,,,卫星,,,, ,,,,航空航天装备,,,, ,,,,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。。。。。。。。

  • 品牌:

    GTCAP

  • 天生地点:

    上海

  • 产品型号:

    CAK39H

  • 额定容量:

    10μF~2200μF

  • 额定电压:

    15V~125V

  • 产品特点:

    全钽外壳,,,, ,,,,有可靠性指标,,,, ,,,,低泄电流

  • 起订数目:

    10pcs

  • 支付方法:

    现款现货

  • 颜色:

    银色

  • 交付周期:

    30天

  • 原产地:

    中国
产品详情

CAK39H  军标液体钽电容器


(全钽外壳,,,, ,,,,高可靠性)


 

 

简介和特点

● 全钽外壳,,,, ,,,,轴向引出,,,, ,,,,带绝缘套管,,,, ,,,,气密封
● 有正负极性,,,, ,,,,耐高纹波电流,,,, ,,,,低ESR,,,, ,,,,低泄电流,,,, ,,,,寿命长
● 普遍应用于 宇航,,,, ,,,,卫星,,,, ,,,,航空航天装备,,,, ,,,,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。。。。。。。。
● 执行标准:国军标 GJB733A-96,QJ/PWV319-2010

主要手艺性能

● 使用温度规模: -55℃~+125℃(>125℃ 时,,,, ,,,,施加降额电压);
● 容量规模: 10μF~2200μF
● 容量公差: K=±10% ,M=±20%
● 额定电压: 15V~125V
● 耐反向电压能力: 1.5V

订购要领

(九洲国际官网型号: GTCAK39H-227K050T2)

GT

CAK39H

227

K

050

T2

品牌名称

型号

标称容量

容量公差

额定电压

尺寸代码

Green Tech

军标液体钽电容器

227: 22X107(pF)

第一位和第二位数字为有用数字,,,, ,,,,第三位数为指数,,,, ,,,,在有用数字后面加0的个数

K=±10%
 M=±20%

15V=015
25V=025
30V=030

50V=050

60V=060

100V=100
125V=125

T1

T2

T3

T4




留言
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,, ,,,,想相识更多详情,,,, ,,,,请在这里留言,,,, ,,,,我们会尽快回复您。。。。。。。。
相关产品
液体钽电容器 GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

GTCAP CA30 CA30-M液体钽电容器 轴向引出

CA30 液体钽电容器体积。。。。。。。。,, ,,,,泄电流。。。。。。。。,, ,,,,寿命长,,,, ,,,,电性能稳固,,,, ,,,,可靠性高,,,, ,,,,普遍应用于通讯装备,,,, ,,,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。。。。。。。。
液体钽电容器厂家,,,, ,,,,GTCAP CA301 液体钽电容器,,,, ,,,,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,, ,,,,轴向引出金属外壳

CA301 液体钽电容器,,,, ,,,,轴向引出金属外壳,,,, ,,,,体积。。。。。。。。,, ,,,,有正负极性,,,, ,,,,泄电流。。。。。。。。,, ,,,,寿命长,,,, ,,,,高可靠性,,,, ,,,,普遍应用于通讯装备,,,, ,,,,仪器仪表装备的直流或者脉冲电路。。。。。。。。
同向引线液体钽电容器 GTCAP CA30T 液体钽电容器,,,, ,,,,金属外壳同向引线

GTCAP CA30T 液体钽电容器,,,, ,,,,金属外壳同向引线

CA30T 液体钽电容器,,,, ,,,,金属外壳同向引线,,,, ,,,, 体积。。。。。。。。,, ,,,,泄电流。。。。。。。。,, ,,,,寿命长,,,, ,,,,电性能稳固,,,, ,,,,可靠性高。。。。。。。。普遍应用于:通讯装备,,,, ,,,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。。。。。。。。
液体钽电容器, CA30, CA30-M, GTCAP GTCAP CA30M液体钽电容器,,,, ,,,,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

GTCAP CA30M液体钽电容器,,,, ,,,,金属外壳轴向引出 半密封 高品质 高可靠

CA30M液体钽电容器,,,, ,,,,金属外壳轴向引出半密封,有正负极性,,,, ,,,,轴向引出,,,, ,,,,体积。。。。。。。。,, ,,,,泄电流。。。。。。。。,, ,,,,高可靠性,,,, ,,,,寿命长,普遍应用于:通讯装备,,,, ,,,,仪器仪表等直流或脉冲电路。。。。。。。。
气密封液体钽电容器 GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,, ,,,,金属外壳,,,, ,,,,气密封

GTCAP 厂家专业定制 CA31液体钽电容器, 轴线引线,,,, ,,,,金属外壳,,,, ,,,,气密封

CA31液体钽电容器,,,, ,,,,轴线引线,,,, ,,,,金属外壳,,,, ,,,,气密封,,,, ,,,,有正负极性。。。。。。。。普遍应用于:通讯装备,,,, ,,,,仪器仪表等电子装备的直流或脉冲电路中。。。。。。。。
军标液体钽电容器 GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,, ,,,,高可靠性,,,, ,,,,高品质

GTCAP 定制 CAK39HE 液体全钽钽电容器,,,, ,,,,高可靠性,,,, ,,,,高品质

CAK39HE 液体钽电容器,,,, ,,,,可靠,,,, ,,,,清静、高品质。。。。。。。。普遍应用于 宇航,,,, ,,,,卫星,,,, ,,,,航空航天装备,,,, ,,,,导弹武器装备等有可靠性指标的电子装备中。。。。。。。。
留言 接待来到 GTCAP
若是您对九洲国际官网产品感兴趣,,,, ,,,,想相识更多详情,,,, ,,,,请在这里留言,,,, ,,,,我们会尽快回复您。。。。。。。。

首页

产品

关于

联系九洲国际官网
【网站地图】